121312

98343545

6Q5DReset (push to

2341

XErrYErr1298

ZErr

AErr

P2023Analog

Digital

24Pulse converter backplane1234

569813121110561534

111021312610P96

1110Drawing by S�bastien Morel, July 2000Revised November 2000 3